ආසන්න මතවිමසුම් අනුව කමලා හැරිස් ඉදිරියෙන්

ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ මීළග ජනාධිපතිවරයා තෝරාපත් කරගන්නා ජනාධිපතිවරණ සටනේදී ඩිමොක්‍රැටික් පක්ෂ අපේක්ෂිකා   වත්මන් උප ජනාධිපතිනී කමලා හැරිස්, රිපබ්ලිකන් පක්ෂ අපේක්ෂක හිටපු ජනපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්ට වඩා ඉදිරියෙන් සිටින බව නවතම ජනමත විමසුමක් මගින් පෙන්වා දී තිබේ.  Read More>>