මහ බැංකු අධිපති ධුරයෙන් ඉවත් වීමේ අවශ්‍යතාවක් නෑ - නන්දලාල්

තමාට මහ බැංකු අධිපති ධුරයෙන් ඉවත් වීමට අවශ්‍යතාවක් නොමැති බවද මහ බැංකුව ස්වාධීන ආයතනයක් වන අතර එහි මුදල් මණ්ඩලයද ස්වාධීන බවද මහ බැංකු අධිපති නන්දලාල් වීරසිංහ පැවැසුවේය.
Read More>>