කතකගේ කෙස් ගැලවූ සැලූනයට සීල් තියයි

හිසකෙස් සැකසීම සදහා ආලේපනයක් ගැල්වීමෙන් පසු කාන්තාවකගේ‍ හිස කෙස් ගැලවී යාමේ සිද්ධියට සම්බන්ධ රූපලාවණ්‍යාගාරය පාරිභෝගික සේවා අධිකාරියේ නිලධාරීන් විසින් ඊයේ (26) දහවල් පරීක්ෂා කර මුද්‍රා තබනු ලැබීය.
Read More>>