රනිල් ගේ බලහුවමාරුව සිට අනුර ජනපති දිවුරුම දක්වා - ඇතුලෙ කතාව

ශ්‍රී ලංකාවේ නව වැනි ජනාධිපතිවරයා ලෙස ජාතික ජන බලවේගයේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක දිවුරුම් දුන්නේය. 22 වැනිදා අලුයම වන විට ජයග්‍රාහකයා කවුරුන්දැයි ඉතාම පැහැදිලිව දිස්වන්නට විය. ඒ වන විට ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සිටියේ මල්පාරේ නිවෙසේය.  Read More>>