බුලත්කොහුපිටියේ කෝවිලක තිබී දිවි නසාගත් අයකුගේ සිරුරක් හමුවේ

බුලත්කොහුපිටිය ලෑවල කෝවිලක ඉදි කෙරෙමින් පවතින ගොඩනැඟිල්ලක තිබී ගෙල වැලලාගෙන දිවි නසාගත් පුද්ගලයකුගේ සිරුරක් හමුව තිබේ.
Read More>>