9 වැනි විධායක ජනපති අනුර කුමාර දිසානායක

අනුර කුමාර දිසානායක මහතා ශ්‍රී ලංකාවේ 9 වැනි විධායක ජනාධිපතිවරයා ලෙස නම් කරනු ලැබුවේ මෙරට ප්‍රථම ජනාධිපතිවරණ ඡන්ද විමසීමේදී සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පරදවා ඡන්ද ලක්‍ෂ 12 ක පරතරයකින් ජයගැනීම සමගිනි.
අනුර කුමාර දිසානායක මුළු ඡන්ද 5,634,915  ට මනාප 105,264 ක් ලබා මුළු එකතුව 5,740,179  ලද ජයගත් අතර
සජිත් ප්‍රේමදාස මුළු ඡන්ද - 4,363,035 ට මනාප - 167,867 ලබා එකතුව - 4,530,902 ලබා දෙවැනියා විය.  Read More>>