විද්‍යුත් වීසා නිකුත්කිරීමේ අධිකරණ නියෝග නොතකා සමාගම් පැත්ත අරන් වැඩකළ ආගමන විගමණ පාලක රිමාන්ඩ්

ආගමන විගමන පාලක ජනරාල් හර්ෂ ඉලුක්පිටිය මහතා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කිරීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය අද (25) නියෝග කළේ ය.

ඒ , විද්‍යුත් වීසා ක්‍රමය යටතේ වීසා නිකුත් කිරීමට රජය ගෙන තිබූ තීරණය බල රහිත කරමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් පසුගිය අගෝස්තු දෙවැනිදා නිකුත් කළ අතුරු තහනම් නියෝගය  අනුව කටයුතු නොකිරීම හේතුවෙනි.

Read More>>