ආයෙ කිසිම ඡන්දෙකට මං නෑ - මෛත්‍රී

තමන් ඉදිරියේ ශ්‍රී ලංකාවේ කිසිදු මැතිවරණයකට ඉදිරිපත් නොවන බව හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පවසයි. මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් ඔහු මේ බව පැවසීය.  Read More>>