පොහොර සහනාධාරය 15,000 සිට රු. 25,000 දක්වා ඉහළට - ධිවරයන්ට ඉන්ධන සහනාධාරයක්

2024/25 මහ කන්නයේ වී ගොවීන් සඳහා හෙක්ටයාරයකට රුපියල් 25,000ක දීමනාවක් ලබා දීමට ගරු ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා විසින් මහා භාණ්ඩාගාරය වෙත උපදෙස් ලබා දී තිබේ.  Read More>>