ජනාධිපති මාධ්‍ය අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය නජිත්

ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශයේ නව අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා ලෙස වෛද්‍ය නජිත් ඉන්දික මහතා ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා විසින් පත් කර තිබෙයි.  Read More>>