දිනේෂ් ගුණවර්ධන අගමැති ධූරයෙන් ඉවත්වේ

දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා, අග්‍රාමාත්‍ය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස් වී තිබේ.
ඒ, 2024 සැප්තැම්බර් 23 දිනැතිව, ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා වෙත ලිපියක් යොමු කරමින් ය.
Read More>>