පොහොට්ටුවෙන් මා හිතූ තරම් ඡන්ද වැටුණේ නෑ - රනිල්

පොදුජන පෙරමුණේ සිතූ තරම් පිරිසක් තමාට ඡන්දය ලබා දී නැතැයි හිටපු ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පාක්ෂිකයන් සහ හිතවතුන් සමග කොළඹ මල් පාරේ දේශපාලන කාර්යාලයේ පැවැති සාකච්ඡාවකදී සඳහන් කර ඇත.පොදු ජන පෙරමුණේ ඇමැතිවරුන් සහ මන්ත්‍රීවරුන් තමාට සහාය දීම සඳහා පැමිණියාට ඔවුන් සමග ජනතාව පැමිණ නැති බව පෙනී යන්නේයැයි පවසා ඇති

හිටපු ජනාධිපතිවරයා පොහොට්ටුවේ බහුතර පිරිස අනුර   Read More>>