රනිල් - සජිත් පැරදුණේ ඇයි?

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායක හිටපු ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාත් සජඛ හා එජාපයේ හිටපු නියෝජ්‍ය නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාත් තමන්ට ජයගත හැකිව තිබූ මෙවර ජනපතිවරණයේ ජයග්‍රහණය ඛන්දේසියක තබා ජවිපෙ නායක අනුර කුමාර දිසානායක මහතාට පිළිගැන් වූහ. එසේ කියන්නේ දෙදෙනා වෙනම තරඟ නොකර   Read More>>