අයිස් නිසා විනාශ වූ ජීවිතයක් - එක්දරු පියා ගෙල වැලලාගෙන

මත්ද්‍රව්‍ය චෝදනා යටතේ බන්ධනාගාරගතව සිට අධිකරණයේ නඩු කීපයක්ද පවතින සැකකරුවෙකු ඡන්දය දා 21 වැනිදා අලුයම තම නි‍ෙවසේ වහලයේ කඔයකින් ගෙල වැලලාගෙන මියගොස් ඇතැයි කිතුල්ගල පොලිසිය පවසයි.  Read More>>