කුරුණෑගල පාලුකඩවල වැවේ දිය නෑමට ගිය ඥාති සහෝදරියන් දෙදෙනකු දියේ ගිලී මරණයට

කුරුණෑගල ගල්ගමුව ප්‍රදේශයේ පාලුකඩවල වැවේ දිය නෑමට ගොස් සිටි ඥාති සහෝදරියන් දෙදෙනකු ඊයේ (13) දිනයේදී දියේ ගිලී මරණයට පත්ව ඇති බව පොලිසිය වාර්තා කරයි.
මෙම අවාසනාවන්ත සිදුවීමේදී ජීවිතක්ෂයට පත්ව ඇත්තේ මිරිගම දාසයපවුව ප්‍රදේශයේ පදිංචි වූ වයස අවුරුදු 12ක් වූ එල්.ජී. මිනුලි අමන්සා සහ රත්නපුර ගොළුවාවිල ප්‍රදේශයේ පදිංචි වයස අවුරුදු 17ක් වූ එල්.ජී. චසුනි විමන්සා යන දැරියන් දෙදෙනා බව පොලිසිය තහවුරු කර ඇත.
Read More>>