රත්නපුරේ ඩෙංගුවලින් දෙදරු මවක් මරුට

ඩෙංගු රක්තපාත රෝගී තත්වය නිසා රත්නපුර ශික්ෂණ රෝහලේ දැඩි සත්කාර ඒකකයේ ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටි 36 හැවිරිදි දෙදරු මවක් මරුමුවට පත්ව ඇතැයි රෝහල් ආරංචි මාර්ග පවසයි.

රත්නපුර කුකුණගොඩ කරන්ගොඩ පදිංචි වයි. නිලන්ති මහත්මියගේ හදිසි මරණ පරීක්ෂණය රත්නපුර ශික්ෂණ රෝහලේදී පෙරේදා (20) සිදු කළ අවස්ථාවේදී ඇයගේ මරණයට හේතුව ඩෙංගු රක්තපාත රෝගී තත්ත්වයක් බව අනාවරණය විය.
Read More>>