මාස 8 යි ආයුෂ තිබුනේ - ආණ්ඩුවේ ඡන්ද පදනම පුපුරලා - උදය ගම්මංපිල

පළාත් පාලන මැතිවරණයේ ප්‍රතිඵල අනුව ජාතික ජනබල වේගය නම් වර්තමාන රජයේ ඡන්ද පදනම මාස අටක් ගතවීමටත් පෙර සම්පූර්ණයෙන්ම බිඳ වැටී ඇති බව පිවිතුරු හෙළ උරුමයේ නායක හා හිටපු අමාත්‍ය නීතිඥ උදය ගම්මන්පිල මහතා පවසයි. ඔහු මෙම අදහස් පළ කළේ කෝට්ටේ පිහිටි එම පක්ෂයේ මූලස්ථානයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදීය.
Read More>>