රිජ්වේ ආර්යා ළමා රෝහලේ සොරකමක් සහ පිහි ප්‍රහාරයක්

කොළඹ රිජ්වේ ආර්යා ළමා රෝහලේ සිදුවූ සිද්ධියකදී සාත්තු සේවිකාවන්ගේ මුදල් පසුම්බි සොරාගෙන පලායාමට උත්සාහ කළ අවස්ථාවේ සුළු සේවකයෙකුට පිහියකින් ප්‍රහාරයක් එල්ල කර ඇති බව පොලීසිය වාර්තා කරයි.

Read More>>