ගල්ගමුව දැරියන්ගේ මරණ වලට දෙමාපිය නොසැලකිල්ල විවේචනයට

කුරුණෑගල ගල්ගමුව, පාළුකඩවල වැවේ දිය නෑමට ගොස් 13 වැනිදා පෙරවරුවේදී මිය ගිය 13 වියැති හා 17 වියැති දියණියන් දෙදෙනාගේ අවාසනාවන්ත සිදුවීම පිළිබඳව ගල්ගමුව හදිසි මරණ පරීක්ෂක පී.එච්.එස්. රණවීර මහතා දැඩි කනගාටුව පළ කරමින් වැඩිහිටියන්ගේ නොසැලකිල්ල හා වගකීම් විරහිත ක්‍රියා කලාපය දැඩි ලෙස විවේචනය කළේය.
ගල්ගමුව මූලික රෝහලේ පැවැත්වූ පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණයෙන් අනතුරුව මාධ්‍ය අමතමින් රණවීර මහතා පැවසුවේ, "යමක් වූවාට පසු හඬා වැටෙන්නේ, ළතවෙන්නේ, විඳවන්නේ තමන්ගේම නොසැලකිල්ලෙන් හා වැඩිහිටියන්ගේ වරදින්" බවයි.
Read More>>