'ඉන්දු ජල ගිවිසුම ගැන නැවත සලකා බලන්න..' - පාකිස්ථානය ලිඛිතව ඉන්දියාවෙන් ඉල්ලයි

‍
පසුගිය මාසයේ කාශ්මීරයේ පහල්ගම් ප්‍රදේශයේ සිදුවූ ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාරයෙන් පසුව ඉන්දියාව පාකිස්ථානයට එරෙහිව ගත් ක්‍රියාමාර්ග අතර ඉන්දු ජල ගිවිසුම අත්හිටුවීම ද විය. ඉන්දු ගඟ ඇතුළු අනෙකුත් ගංගා රැසකින් ජලය අවහිර කිරීමෙන් පසු දැන් පාකිස්ථානය අසරණවී ඇත. ඔවුන් මෝදි රජයෙන් මෙම තීරණය නැවත සලකා බැලීමට අයැද සිටී.

Read More>>