රණවිරුවන් බලන්න ජනපති මිහිඳු සෙත් මැදු‍රට (photos)

අද (19) පෙරවරුවේ අත්තිඩිය ‘මිහිඳු සෙත් මැදුර’- සුවතා නිකේතනය වෙත ගොස් එහි නේවාසිකව ප්‍රතිකාර ලබන නේවාසික සෙබළුන්ගේ සුවදුක් විමසා බලන්නට ජනපති අනුර කුමාර දිසානායක කටයුතු කළේය.
එහිදී සෙබළුන් සමඟ සුහද පිළිසදරක නිරත වූ ඔහු ඔවුන්ගේ සිතුවම් හා නිර්මාණද නැරඹීය.
Read More>>