ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ CEO ජීවිත තර්ජන හේතුවෙන් ඉල්ලා අස්වෙයි

ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී, වෛද්‍ය සවීන් සේමගේ මහතා තම ජීවිතයට තර්ජන එල්ල වී ඇති බව පවසමින් මැයි 17 වන දින සිට වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි තම ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වී තිබේ. මෙම තීරණයට හේතු වී ඇත්තේ පසුගිය 9 වැනිදා රාත්‍රී 11.30ත් මධ්‍යම රාත්‍රියත් අතර නාඳුනන පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකු ඔහුගේ නිවෙසට අනවසරයෙන් ඇතුළු වීමයි. සී.සී.ටී.වී. දර්ශනවල පැහැදිලිව සටහන් වී ඇති පරිදි, මෙම පුද්ගලයින් වෛද්‍ය සේමගේ මහතා නිදා සිටි කාමරයට ළඟා වීමට උත්සාහ කර තිබේ. මෙම සිදුවීම වන අවස්ථාවේදී වෛද්‍ය සේමගේ මහතාගේ බිරිඳ සහ දරුවන් ද නිවසේ නිදා සිටි බව වාර්තා වේ.
Read More>>