CEB 2025 පළමු කාර්තුවේදී රුපියල් බිලියන 18ක පාඩුවක්

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය (CEB) විසින් නිකුත් කරන ලද අතුරු මූල්‍ය වාර්තාවට අනුව 2025 පළමු කාර්තුව සඳහා රුපියල් බිලියන 18ක පාඩුවක් වාර්තා කර ඇත. 2023 වසරේ සිව්වන කාර්තුවේ සිට අඛණ්ඩව පස් වරක් ලාභ වාර්තා කිරීමෙන් පසුව රාජ්‍ය විදුලිබල සැපයුම්කරු විසින් වාර්තා කරන ලද පළමු පාඩුව මෙයයි.

Read More>>