බිළිඳා බිහිකර දින 7යි - ගෙල කැපී මියගිය එක්දරු මවගේ සිරුර කුස්සියේ

පොල්ගහවෙල පොලිසිය විසින් වාර්තා කරන ලද පරිදි, දරුවා උපතලැබී දින 7කට පසු, සිය ගෙල නැපී සියදිවි නසාගත් 32 හැවිරිදි එක්දරු මවකගේ මළ සිරුර ඇගේ නිවසේ මුළුතැන්ගෙයි තිබියදී පෙරේදා (18) සොයාගනු ලැබ ඇත.
මියගොස් ඇත්තේ පොල්ගහවෙල යටිගල්සිලුව ප්‍රදේශයේ පදිංචිව සිටි කුමුදු මධුසානි රණවලගේ (32) නමැති කාන්තාවයි. ඇය මෑතකදී තම පළමු දරුවා බිහි කර තිබේ.
Read More>>