CEB කෑලි 12 කට කඩා ප්‍රයිවෙට් කරන්න යාම නවතන පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට

විදුලි බල මණ්ඩලයේ කොටස් දොළහකට වෙන්කර පෞද්ගලීකරණය කරමින් ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම සඳහා වූ වගන්ති ඉවත් කරමින් විදුලි බල සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත ගැසට් කර ඇත.

Read More>>