දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරුන්ගේ සංකේත වැඩවර්ජනය අවසන්; අද සිට දුම්රිය ධාවන කටයුතු යථා තත්ත්වයට

දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරුන් විසින් ආරම්භ කරන ලද පැය 24ක සංකේත වැඩවර්ජනය ඊයේ (17) මධ්‍යම රාත්‍රියේදී නිමාවට පත් කර ඇත. මේ අනුව අද (18) දින සිට සාමාන්‍ය පරිදි දුම්රිය ධාවන කටයුතු සිදු කෙරෙන බව දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරුන්ගේ සංගමය නිවේදනය කර ඇත.

Read More>>