පේරාදෙණි රෝහලේ ලොකු මිසීට එරෙහිව පොඩි මිසීලා පාරට බසිති

පේරාදෙණිය මහ රෝහලේ විශේෂඥ ශ්‍රේණියේ හෙද නිලධාරිනියගේ අත්තනෝමතික ක්‍රියා හේතුවෙන් එම රෝහලේ ඇති එකම ප්ලාස්ටික් ශල්‍යකර්ම ඒකකය වැසීයාමේ අවදානමක් මතුව තිබීම හා එම හෙද නිලධාරිනියගේ කෲර ක්‍රියාවන් වළක්වන ලෙස ඉල්ලමින් රෝහලේ හෙද හෙදියන් එක්ව ඊයේ (21) දින විරෝධතාවක නිරත වූහ.
Read More>>