කඩුවෙල මහේස්ත්‍රාත් චාණිමා විජේබණ්ඩාරගේ නිල මැදිරියට සීල්

අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාව විසින් චාණිමා විජේබණ්ඩාර මහත්මියගේ කඩුවෙල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ නිල මැදිරිය මුද්‍රා තැබීමට කටයුතු කර ඇති බව කඩුවෙල පොලීසිය විසින් තහවුරු කරන ලදී. මෙම පියවර ගෙන ඇත්තේ චාණිමා විජේබණ්ඩාර මහත්මිය සම්බන්ධයෙන් අධිකරණ සේවා කොම්ෂන් සභාව වෙත ලැබී ඇති පැමිණිලි කිහිපයක් මත සිදු කරනු ලබන පරීක්ෂණයන්ට යටත්වය.
Read More>>