හෙට (22) සිදුකරන්න ගිය පරිපූරක වෛද්‍ය සංකේත වැඩවර්ජනය තාවකාලිකව අත්හිටුවයි

පරිපූරක වෛද්‍ය වෘත්තියවේදීන්ගේ ඒකාබද්ධ බලමණ්ඩලය විසින් හෙට (මැයි 22) දින ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර තිබූ දීප ව්‍යාප්ත සංකේත වැඩවර්ජනය තාවකාලිකව අත්හිටුවීමට තීරණය කර ඇත. මෙම තීරණය ගෙන ඇත්තේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ වැඩබලන සෞඛ්‍ය ලේකම්වරිය සමඟ පැවති සාකච්ඡාවකින් අනතුරුව බව එම බලමණ්ඩලය නිකුත් කළ නිවේදනයක සඳහන් කරයි.
Read More>>