අම්ෂිකාගේ මව කුමාරි මහේස්ත්‍රාත් පරීක්ෂණයේදී ලබාදුන් සම්පූර්ණ සාක්ෂිය

කොටහේන මහල් නිවාසයේ සත්වැනි මහලින් පැන දිවි හානි කර ගත්තැයි කියන දැරියගේ මව, තම දියණිය පාසලේ ගණිත ගුරුවරයා ගණිත කාමරයේ දී තමන් සමග වැරැදි විදියට හැසුරුණු බව පසුගිය නොවැම්බර් මාසයේ දී පැවසූ බව කොළඹ වැඩබලන මහේස්ත්‍රාත් සම්පත් ජයවර්ධන මහතා හමුවේ සාක්ෂි දෙමින් පැවසුවාය.
කොටහේන මහල් නිවාස සංකීර්ණයේ සත්වැනි මහලින් පසුගිය අප්‍රේල් 29 වැනිදා වැටී මියගිය දැරියගේ මරණය සම්බන්ධයෙන් පැවැති මහේස්ත්‍රාත් පරීක්ෂණයේ සාක්ෂි විභාගයේ ඩබ්ලිව්.එස්. කුමාරි නමැති මව මෙසේ සාක්ෂි දුන්නාය. කොටහේන පොලිසියේ පොලිස් කොස්තාපල් කැලුම් මහතාගේ මෙහෙයවීම යටතේ සාක්ෂි දුන් කුමාරි මහත්මිය වැඩිදුරටත් තොරතුරු අනාවරණය කළාය.
Read More>>