ඇමරිකාවේ කුඩා ගුවන් යානයක් කඩාවැටී දෙන්නෙකු මරුට නිවාස 11 කට හානි

ඇමරිකාවේ කැලිෆෝනියාහි සැන් ඩියෙගෝ නගරයේ නේවාසික ප්‍රදේශයකට කුඩා ගුවන් යානයක් කඩා වැටීමෙන් අවම වශයෙන් දෙදෙනෙකු මිය ගොස් ඇත.
2025 මැයි 22 වන දින අලුයම සැන් ඩියෙගෝ නගරයේ මොන්ට්ගොමරි-ගිබ්ස් විධායක ගුවන්තොටුපළ අසල නේවාසික ප්‍රදේශයකට සෙස්නා 550 කුඩා ගුවන් යානය කඩා වැටී ඇත. මර්ෆි කැනියන්/ටියෙරසන්ටා ප්‍රදේශයේ මිලිටරි නිවාස සංකීර්ණයක මෙම ගුවන් අනතුර පෙරවරු 3.45 ට පමණ සිදු වී ඇත.
Read More>>