දිවි නසා ගත් අම්ෂිකාගේ අවසාන ලිපිය හෙළි කරමින් මව කථා කරයි

පසුගිය දිනවල ආන්දෝලනයක් ඇති කළ අප්‍රේල් 29 වන දින කොටහේන, ගල්පොත්ත වීදියේ මහල් නිවාස සංකීර්ණයක 7 වන මහලෙන් පැන අවුරුදු 16 හැවිරිදි සිසුවියක සියදිවි නසා ගැනීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් නව තොරතුරු එළි දැක්වී ඇත. දිල්ෂි අම්ෂිකා නම් මෙම දැරිය උඩු මහලේ සිට පැන මහල් නිවාසය අසළින් ගමන් කරන මාර්ගයට පතිත වී බරපතළ තුවාල ලබා කොළඹ ජාතික රෝහලට ඇතුළත් කිරීමෙන් පසුව මිය ගොස් තිබුණි.

Read More>>