පැතිරගිය පැපොල නිසා පීඩාවට පත් රිජ්වේ ආර්යා රෝහල් ස්ටාෆ් එක එන්නත් නිසා බේරේ

කොළඹ රිජ්වේ ආර්යා ළමා රෝහලේ කාර්යමණ්ඩලය අතර පැතිර යාමට පටන්ගත් පැපොල (චිකන්පොක්ස්) රෝගය සාර්ථක එන්නත්කරණ වැඩපිළිවෙළක් හරහා මර්දනය කර ගැනීමට හැකි වූ බව රෝහලේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය සන්තුෂිත සේනාපති මහතා ප්‍රකාශ කරයි.

Read More>>