හිටපු ජනාධිපති ජෝ බයිඩන්ට පුරස්ථි ග්රන්ථි පිළිකාවක්

හිටපු එක්සත් ජනපද ජනාධිපති ජෝ බයිඩන්ට පුරස්ථි ග්රන්ථි පිළිකාවක් ඇති බවට රෝග විනිශ්චය කර ඇති අතර එය ඇටකටු දක්වා පැතිර ඇති බව ඔහුගේ කාර්යාලය ඉරිදා නිවේදනය කළේය. පසුගිය සතියේ මූත්‍රා පද්ධතියේ ලක්ෂණ සහ පුරස්ථි ග්රන්ථි ග්‍රන්ථියේ ගැටිත්තක් සොයාගැනීමෙන් පසු බයිඩන් වෛද්‍යවරුන් විසින් පරීක්ෂාවට ලක් කරන ලදී. සිකුරාදා ඔහුට පිළිකා සෛල ඇටකටු දක්වා පැතිර ඇති පුරස්ථි ග්රන්ථි පිළිකාවක් ඇති බව රෝග විනිශ්චය කෙරිණි.

Read More>>