විගණකාධිපති තනතුරට නම දුන් ජනපතිගෙ කැලණි ජූනියර් බැච් චන්දනගෙ නම කැපේ

ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා විසින් විගණකාධිපති තනතුර සඳහා යෝජනා කරනු ලැබූ එච්.ටී.පී. චන්දන මහතාගේ නාම යෝජනාව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාව ඊයේ (21) ප්‍රතික්ෂේප කර ඇත. ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ අධ්‍යක්ෂවරයකු වන චන්දන මහතාගේ නම මෙම තනතුර සඳහා ජනාධිපතිවරයා විසින් ඉදිරිපත් කර තිබිණ.

Read More>>