ශ්‍රී ලංකාවේ කොවිඩ්-19 නව ප්‍රභේද අවදානමක් නොමැත - සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ ලේකම් අනිල් ජාසිංහ

දැනට ශ්‍රී ලංකාවේ කොවිඩ්-19 ව්‍යාධියේ නව ප්‍රභේදයක් ව්‍යාප්ත වීමේ අවදානමක් නොමැති නිසා මහජනතාව අනිසි බියක් ඇති කර ගැනීමට අවශ්‍ය නොවන බව සෞඛ්‍ය හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් විශේෂඥ වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කළේය. වසංගත රෝග විද්‍යා අංශයේ විද්‍යාත්මක දත්ත පදනම් කර ගනිමින් ඔහු විසින් නිකුත් කරන ලද නිවේදනයක මෙම කරුණු සඳහන් වේ.
Read More>>