චානිමා විජේබණ්ඩාරගේ වැඩ තහනම් කරේ නඩු දෝෂ 16 ක් නිසාලු - අශෝභන සිද්ධියක් තහවුරු නැහැලු

කඩුවෙල මහෙස්ත්‍රාත්වරිය ලෙස කටයුතු කළ චානිමා විජේබණ්ඩාර මහත්මියගේ රාජකාරි වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි තාවකාලිකව අත්හිටුවා ඇය භාවිත කළ එම මහෙස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ නිල මැදිරියට මුද්‍රා තැබීමට අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාව විසින් පසුගිය 16 වැනිදා පියවර ගෙන තිබේ.

Read More>>