විදුලි සෝපානයේ හිස සිරවී 30 හැවිරිදි අයෙකු මරුට

මිල්ලනිය පරගස්තොට ටයර් නිෂ්පාදන ආයතනයකදී නිෂ්පාදන අමුද්‍රව්‍ය යන්ත්‍රයක් තුළට ගෙන යාම සඳහා භාවිත කරන විදුලි සෝපානයට හිස සිර වීමෙන් එක් දරු පියකු එම ස්ථානයේදීම මියගොස් ඇතැයි මිල්ලනිය පොලීසිය කියයි.  මියගොස් ඇත්තේ,   Read More>>