බොරැල්ල ඕල්-සේන්ට්ස් දේවස්ථානයෙන් හමුවූ බෝම්බය ගැන විස්තර

බොරැල්ල සියලු සාන්තුවරුන්ගේ දේවස්ථානයේ සුරුවමක් අසල තිබියදී ඊයේ (11) අත්බෝම්බයක් සොයාගෙන තිබුණි.  සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් මේවන විට තොරතුරු රැසක් අනාවරණය කරගෙන තිබේ.
දේවස්ථානයට ඇතුළුවන ප්‍රධාන දොරටුවට දකුණු පසින් පිහිටි සුරුවම අසල මෙම බෝම්බ ඇටවුම තිබී ඇති අතර එය ඊයේ සවස මුලින් දැක ඇත්තේ   Read More>>