සභාපති රෙජිනොල්ඩ් කුරේ රූපවාහිනී සංස්ථාවෙන් ඉල්ලා අස්වෙයි

පසුගිය මැයි මාසයේ සිට ජාතික රූපවාහිනියේ සභාපති පදවියේ කටයුතු කළ හිටපු ආණ්ඩුකාර රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ මහතා අද දින සිය ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය බාරදී තනතුරින් ඉවත්වී ගිය බව වාර්තා වෙයි.  Read More>>