ඉස්ලාම් ජාතිකයා එල්ලී මැරුණ බව පගා ගෙවා සැඟවූවත් රැවුලෙන් මැරිච්ච හැටි හෙළි වෙයි

කොළඹ, ග්‍රෑන්ඩ්පාස්හිදී සියදිවි හානි කරගෙන මියගිය පුද්ගලයකුගේ මරණය වෛද්‍යවරයකුට රුපියල් 50,000ක් ලබාදී ස්වාභාවික මරණයක් බවට ඔප්පු කිරීමට ගත් උත්සාහය අසාර්ථක වීමේ පුවතක් කොළඹ අධිකරණ වෛද්‍ය නිලධාරි කාර්යාලයෙන් වාර්තා වෙයි.  Read More>>