ගෑස් කාන්දුවක් නිසා රාමඩා හෝටලයේ පිපිරීමක්

කොළඹ රාමඩා හෝටලයේ ගෑස් පිපිරීමකින් එක් අයෙකුගේ පාදවලට පිළිස්සුම් තුවාල සිදුව ඇති බව වාර්තා විය.
කොල්ලුපිටිය පොලිසියේ ස්ථානාධිපති  කියා සිටියේ මෙම පිපිරීමට හේතුව ප්‍රධාන කුස්සියේ ගෑස් කාන්දුවක් බවසොයා ගෙන ඇති බවයි.
Read More>>