ලිට්‍රෝ සභාපති තෙෂාර නෙරපා රේණුක පෙරේරා ඒ පුටුවට

දිගින් දිගටම අසාර්ථකභාවයට පැමිණ ඇති ලිට්‍රො ගෑස් සමාගමේ සභාපති තෙෂාර ජයසිංහ මහතා එම ධුරයෙන් ඉවත් කොට දැමීමට සැරසෙන බවට පසුගිය සතියේ සිට දේශපාලන ආරංචි පැතිරුණ අතර දැන් වාර්තාවන්නේ එම තනතුර ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ පාලක ලේකම්වරයා වන රේණුක පෙරේරා මහතා වෙත ලබා දීමට තීරණය කොට ඇති බවයි.  Read More>>