රොබින් ප්‍රනාන්දු සමුගනී

සිංහල සිනමාවේ  සටන් නළුවකු ලෙස නම දිනූ ප්‍රවීණ චිත්‍රපට නළු රොබින් ප්‍රනාන්දු මහතා අද (8) උදෑසන අභාවප්‍රාප්ත වූයේය.
මිය යනවිට අසූ හතර හැවිරිදි වියේ පසුවූ ඒ මහතා වසර දෙකකට ආසන්න කාලයක් පාකින්සන් රෝගය
හේතුවෙන් ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටි බවද සමීප ආරංචි වාර්තා කරයි.   Read More>>