කොළඹ ප්‍රදේශ කිහිපයක අද ජල කප්පාදුවක්

කොළඹ ප්‍රදේශ කිහිපයකට අද (08) දිනයේ පැය 16ක කාලයක් ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය පවසයි.
පෙරවරු 08.00 සිට මධ්‍යම රාත්‍රිය දක්වා කාලය තුළ අදාළ ප්‍රදේශවලට ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව එම මණ්ඩලය සඳහන් කළේය.  Read More>>