ඩෙංගු හැදුණු දරුවෝ 60ක් බොරැල්ල ළමා රෝහලේ

ඩෙංගු  වැළඳුණු  දරුවන්ගේ  සීඝ‍්‍ර  වැඩිවීමක්  මතුව ඇති බවත්, දැනටමත් බොරැල්ල ළමා රෝහලේ ඩෙංගු වැළඳුණු  දරුවන්  60  දෙනෙකු  වාට්ටු  හයක  ප‍්‍රතිකාර  ලබන  බවත්  එම  රෝහලේ  ළමා  රෝග  විශේෂඥ  වෛද්‍ය  දීපාල්  පෙරේරා මහතා පවසා තිබේ.
Read More>>