විදුලි කප්පාදු කාලසටහන ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ Power cut shedule

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය (CEB) සිය නිල වෙබ් අඩවියේ විදුලි කප්පාදු කාලසටහනක් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත. මෙය අද සිට බල පැවැත්වෙන බව දන්වා නැත.
Read More>>