වැලිකඩ බන්ධනාගාර සමූල ඝාතන තීන්දුව කල් යයි

වසර තුනකට ආසන්න කාලයක් විභාග වූ වැලිකඩ බන්ධනාගාර සමූලඝාතන සිද්ධියේ තීන්දුව ලබාදීම අද සිදු කරන බව දන්වා තිබුණ නමුත්
අද (6) රැස්වූ අධිකරණය එහි තීන්දුව ලබාදීම ජනවාරි 12 වැනිදාට කල් තැබිණි.
Read More>>