ඩ්‍රොන ඡායාරූප ගත්තැයි මධුසමය ගත කරන්න ආ විදෙස් යුවළ උසාවියේ

වැලිගම වෙරළ තීරයේ දර්ශන ලබා ගැනීමට අනවසරයෙන් ඩ්‍රෝන යානයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ චෝදනාවට වරද පිළිගත් ඉන්දීය ජාතික යුවලකට රුපියල් 50,000 දඩයක් නියම කර තිබෙයි.    Read More>>