ඔමික්‍රෝන් ව්‍යාප්තිය එක්වරම වැඩි වීමක් අපේක්ෂා කළ හැකියි - විශේෂඥ වෛද්‍ය හර්ෂ සතිශ්චන්ද්‍ර

කෝවිඩ්-19 ඔමික්‍රෝන් ප්‍රභේදය මෙරට සමාජය තුළ යම් අඩු මට්ටමකින් සංසරණය වන බවට නිර්ණ ය වන නමුත් එක්වරම එහි ව්‍යාප්තියෙහි වැඩි වීමක් අපේක්ෂා කළ හැකි බව කොළඹ ජාතික රෝහලෙහි කායික රෝග පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය හර්ෂ සතිශ්චන්ද්‍ර මහතා ප්‍රකාශ කළේය.   Read More>>