තෙල් දෙන් නැහැ - පස්වරු 5.30 සිට රාත්‍රී 9.30 අතරතුර පැයක් විදුලිය කපනවා -CEB

අද පස්වරු 5.30 සිට රාත්‍රී 9.30 අතරතුර පැයක පමණ කාලයක් ප්‍රදේශ රැසකට විදුලිය විසන්ධි කරන බව විදුලිබල මණ්ඩලය පවසයි.
පෙරේදා (5) රාත්‍රී සහ ඊයේ (6) රාත්‍රීද මෙලෙස විදුලි කප්පාදුවක් සිදු කළ නමුත් විදුලි බල මණ්ඩලය ඒවා ‘කප්පාදු‘ ලෙස නම් නොකළ අතර සිදුවූයේ ‘හදිසි දෝෂ‘ ලෙස වාර්තා කරන ලදි.
Read More>>