ලොව පළමු වරට ඌරෙකුගේ හදවතක් මිනිසෙකුට සාර්ථක ලෙස බද්ධ කෙරේ

ලොව පළමු වරට ඌරෙකුගේ හදවතක් මිනිසෙකුට සාර්ථක ලෙස බද්ධ කිරීමේ සැත්කමක් සිදු කරන ලදැයි ඇමරිකාවෙන් වාර්තාවෙයි.
මේරිලන්ඩ් විශ්ව විද්‍යාලයේ වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානයේ සිදු කළ මෙම සැත්කම උග්‍ර හදවත් රෝගියෙකුගේ ජීවිතය බේරාගැනීමේ අවසාන ප්‍රයත්නයේදී අත්හදාබැලීමක් ලෙස සිදු කර තිබුණි.  Read More>>