ඔමික්‍රොන් නිසා චීන ටියැංජින් නගරය වැසී යයි මිලියන 14ක් කොවිඩ් පරීක්ෂණයට යොමු කෙරේ

චිතයේ ටියැංජින් වෙරළාශ්‍රිත නගරයෙන් 'කොවිඩ් 19" ආසාදිතයන් පොකුරක් වාර්තා වීමත් සමඟ නගරය සම්පුර්ණයෙන් වසා දැමුණු අතර, නගරයේ වෙසෙන   මිලියන 14 ක ජනතාව 'කොවිඩ් 19'  පරීක්ෂණ සඳහා යොමු කෙරුණි.  නගර බලධාරීන් පවසා ඇත්තේ   Read More>>