දෙසැ. 3 දා විදුලිය බිඳ වැටීම ඉංජිනේරුවන් 4 කගේ කඩාකප්පල් වැඩක් බව හෙළිවේ‍

මීට සති 5 කට පමණ පෙර ඉකුත් දෙසැම්බර් 03 වැනිදා රටපුරා විදුලිබල ඇණහිටීමක් වාර්තාවූ අතර පැය එකහමාරක පමණ කාලයක් බොහෝ ප්‍රදේශවල විදුලිය විසන්ධි විය. මෙම විදුලි බිඳ වැටීම සිදුවූයේ ඊට පසු ආසන්න දිනකදී යොදාගෙන තිබුණ විදුලි බල වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයකට පෙරාතුවය.  Read More>>