ලිට්‍රො සභාපති පුටුව පැයක විරාමයකින් නැවත තෙෂාරටම

දිවයින පුරා ගෑස් ආශ්‍රිත පිපිරීම් සිදුවෙද්දී එහි වරද රෙගියුලේටර හා බට වෙත පවරමින් සිලින්ඩර කිසිවක් පිපුරුනේ නැති බවට තර්ක කර සමාගම ආරක්ෂා කරන්නට කටයුතු කළ ලි‌ට්‍රෝ ගෑස් සමාගමේ සභාපති තෙෂාර ජයසිංහ මහතා අද පැයක පමණ කාලයක් බලය අහිමිවී නැවත බලයට පත්වීම විශේෂ සිදුවීමකි.  Read More>>