බෙහෙත් ගන්න ආ කතුන්ට අතවර කළැයි පර්ත් හි වෛද්‍ය නිශංක ලියනගේට වසර 15කට සේවය තහනම්

ශ්‍රී ලංකාවෙන් ඕස්ට්‍රෙලියාවට සංක්‍රමණයවූ වෛද්‍යවරයෙකු එරටදී ලිංගික අතවර චෝදනාවට වරදකරුවෙකුවී වසර 4 කට සිරගතව ඇති අතර ඕස්ට්‍රෙලියානු රාජ්‍ය පරිපාලන විනිශ්චය සභාව ඔහුට වසර 15 කට වෛද්‍ය සේවයේ යෙදීම තහනම් කර ඇත. ඔහු නැවත ශ්‍රී ලංකාවට පිටුවහල් කරනු ඇති බවටද පර්ත්හි පළවන thewest.com.au වෙබ් අඩවිය වාර්තා කර තිබේ.

නිශංක සංජීව කිරුම්බර ලියනගේ නමැති වෛද්‍යවරයෙකුට මෙම චෝදනා එල්ලවී තිබුණි.
වෛද්‍ය උපදේශන මුවාවෙන් අවදානමට ලක්විය හැකි රෝගීන් හය දෙනෙකුට විකෘති ලෙස ලිංගික අතවර කළ බවට මොහුට චෝදනා එල්ලවන්නේ මීට වසර හයකට පමණ ඉහතදීය.
2016 දෙසැම්බර් සිට 2017 මාර්තු දක්වා කාලය තුළ වයස අවුරුදු 20 ත් 55 ත් අතර කාන්තාවන් හයදෙනෙකුට ඔහු අතවරයන් සිදු කර ඇත්තේ බැන්ක්සියා ග්‍රෝව් ප්‍රදේශයේ පවුලේ වෛද්‍යවරයෙකු ලෙස  කටයුතු කරමින් සිටි කාලයේය.

2017 මාර්තු මාසයේ උපදේශනයකදී 24 හැවිරිදි ගැබිනි කාන්තාවකගේ ඇගේ පියයුරු සම්බාහනය කරන ලද කියන සිද්ධියකදී ඒ විගසම ඇය පොලිසියට පැමිණිලි කිරීමෙන් පසුව ඔහුගේ අපරාධ හෙළි විය.
එයට පසු 27 හැවිරිදි තවත් කාන්තාවක් ඇයට ඉරුවාරදය පෙළෙන අවස්තාවක වෛද්‍යවරයාගේ සේවය ලබාගනිමින් සිටියදී ඇගේ පියයුරු ස්පර්ශ කළ ආකාරය පැවසූ  අතර ඇය ඇතුළුව තවත් කාන්තාවන් පස් දෙනෙකු ඔවුන්ගේම බිහිසුණු කතා එකින් එක දිගහරින්නට විය.
තවත් කාන්තාවක් සාක්‍ෂි දෙමින් කියා සිටියේ නිශංක හැම විට .මා වර්ණනා කල බවත් තමා රූමත් යැයි අමතා තමාව බදාගෙන සිප ගත හැකිදැයි විමසීම් කරන කැත පුරුද්දක සිටි බවයි.
පසුගිය වසරේ විනිසුරුවරයාගේ තනි නඩු විභාගයකින් පසුව අවසානයේ නිශංක ලියනගේ ලිංගික චෝදනාවලට වරදකරු විය. ඔහු වසර හතරක් සිරගත විය.

හිටපු වෛද්‍යවරයා කියා සිටියේ තමා නිර්දෝෂී බවයි. ඔහු WA අභියාචනාධිකරණයට ඔහුගේ නඩුව ගෙන ගියේය.

එහිදී  ඔහු කියා සිටියේ ඔහුගේ වින්දිතයන්ගෙන් එක් අයෙකු “බුද්ධිමය ආබාධිතභාවය හේතුවෙන් සහජයෙන්ම සාවද්‍ය සහ විශ්වාස කළ නොහැකි සාක්ෂිකාරියක්” බවයි.
නමුත් WA හි ඉහළම උසාවියේ විනිසුරුවන් තිදෙනෙකු ඒකමතිකව ඔහුගේ වරදට එරෙහිව ඔහුගේ අභියාචනය ප්‍රතික්ෂේප කරන ලදී, එයට අනුමැතිය නොමැතිව ලිංගික අපයෝජනය හා අශෝභන හැසිරීම ඇතුළත් වේ.
මේ අනුව වෛද්‍යවරයාගේ වෘත්තිය සම්බන්ධයෙන් රජය දැඩි තීරණයකට එළැඹ ඇති අතර
දැන් රාජ්‍ය පරිපාලන විනිශ්චය සභාව අපකීර්තියට පත් වෛද්‍යවරයා සම්බන්ධයෙන් තමන්ගේම තීන්දුවක් ලබා දී ඇත.
වෘත්තීය විෂමාචාරය සම්බන්ධයෙන් ඔහු වරදකරු බව තීරණය කර ඇති ඕස්ට්‍රේලියානු වෛද්‍ය මණ්ඩලය නිශංක ලියනගේගේ ලියාපදිංචිය අවලංගු කළේය.
ඔහුගේ හැසිරීම පිළිබඳ ඔවුන්ගේ සාරාංශයේ, වෛද්‍ය මණ්ඩලය පෙන්වා දුන්නේ එක් එක් වෛද්‍යවරයාගේ වින්දිතයින් එක්කෝ ඉතා තරුණ, අවදානමට ලක්විය හැකි හෝ දෙගණයේම අය සිටින බවයි.
වසර 15කට නව ලියාපදිංචියක් සඳහා අයදුම් කිරීමද තහනම් කර ඇත.
ලියනගේ මහතාට වසර 15ක කාලයක් සඳහා ගෙවන ලද හෝ නොගෙවූ සෞඛ්‍ය සේවාවක් ලබාදීම ද තහනම් කර ඇත.

ලියනගේ ‘පේරෝල්‘ සඳහා සුදුසුකම් ලැබුවේ පසුගිය වසරේ අගෝස්තු මාසයේදීය. ඔහු නිදහස් කිරීමෙන් පසු ඔහුගේ උපන් රට වන ශ්‍රී ලංකාවට පිටුවහල් කිරීමට බොහෝ දුරට ඉඩ ඇති බව ඔහුගේ දඬුවම් විභාගයේදී අනාවරණයවී ඇතැයි thewest.com.au වෙබ් අඩවිය වාර්තා කර තිබේ.