ඉන්දියාවේ ඉදිකරමින් පවතින පාලමක් කඩාවැටී 26 දෙනෙකු මරුට

ඊසානදිග ඉන්දියාවේ ඉදිවෙමින් පවතින දුම්රිය පාලමක් කඩා වැටීමෙන් ආසන්න වශයෙන් පුද්ගලයින් 26 දෙනෙකු මියගොස් ඇති අතර තවත් බොහෝ දෙනෙකු අතුරුදහන් වී ඇති බව බලධාරීහු පවසති.
මෙම සිදුවීම සිදුව ඇත්තේ මිසෝරාම් ප්‍රාන්තයේ සයිරාන්ග් නගරය ආසන්නයේදීය.

පාලමේ කොටසක් කඩා වැටෙන විට කම්කරුවන් 40 දෙනෙකු පමණ එම ස්ථානයේ සිට ඇති බව ප්‍රාදේශීය මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.
සිද්ධියට හේතුව මෙතෙක් අනාවරණය වී නොමැති අතර දුම්රිය අධිකාරිය විමර්ශනයක් ආරම්භ කර තිබේ.
මේ වන විට පුද්ගලයින් තිදෙනෙකු බේරාගෙන ඇත.
මිසෝරාම් අගනුවර වන අයිසාල් නගරයේ සිට කිලෝමීටර් 20ක් (සැතපුම් 12ක්) පමණ දුරින් කුරුං ගඟ හරහා මෙම සිදුවීම සිදුවී ඇත.
අගමැති නරේන්ද්‍ර මෝදිගේ කාර්යාලය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටියේ “විපතට පත් වූවන්ට හැකි සෑම සහයක්ම ලබා දෙන බවයි.
මියගිය අයගේ සමීපතම ඥාතීන්ට රජය රුපියල් 200,000 ක් (පවුම් 1,900; ඩොලර් 2,400) ගෙවනු ඇත.
දුම්රිය නිලධාරීන් පවසන පරිදි මියගිය සියලු දෙනා බටහිර බෙංගාලයේ සිට ඇත.

මිසෝරාම් ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ලාල්චම්ලියානා  පැවසුවේ "මෙම ඛේදජනක සිදුවීමෙන් විපතට පත් පවුල් සඳහා ශෝකය සහ අනුකම්පාවේ ගැඹුර වචන වලින් ප්‍රකාශ කළ නොහැක," යනුවෙන් ය.
Khamrang-Sihhmui දුම්රිය මාර්ගය කිලෝමීටර 51 ක් දිග වන අතර වසර දෙකකට පමණ පෙර වැඩ ආරම්භ කිරීමෙන් පසු දෙසැම්බර් මාසයේදී අවසන් කිරීමට නියමිතය.
මෙවැනි ඉදිකිරීම් ස්ථානවල සිදුවන අනතුරු ඉන්දියාවේ සාමාන්‍ය දෙයක් නොවේ.
පසුගිය වසරේ ඔක්තෝම්බර් මාසයේදී ඉන්දියාවේ බටහිර ගුජරාට් ප්‍රාන්තයේ පදිකයින් සඳහා එල්ලෙන පාලමක් කඩා වැටීමෙන් පුද්ගලයන් 140 දෙනෙකුට වැඩි පිරිසක් ජීවිතක්ෂයට පත්වූ බවද වාර්තා වෙයි.