WWE මල්ලවපොර ශූර Bray Wyatt අවුරුදු 36 දී මිය යයි

තුන් වතාවක් WWE මල්ලවපොර ලෝක ශූරතාව දිනූ බ්රේ වියට් (Bray Wyatt) වයස අවුරුදු 36 දී මිය ගියේය.
මෙම ක්‍රීඩකයා පෙබරවාරි මාසයේ සිට හෙළි නොකළ සෞඛ්‍ය ගැටලුවක් සමඟ කටයුතු කරමින් සිටි නමුත් ඔහුගේ මරණය ඔහුගේ පවුලේ අය විසින් හදිසියේ සිද්ධවූවක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කළේය.වාර්තා වලට අනුව මොහු හෘදයාබාධයකින් මිය ගොස් ඇත.
මෙම ප්‍රවෘත්තිය WWE අන්තර්ගත නිලධාරි ට්‍රිපල් එච් විසින් නිවේදනය කරන ලද අතර, Wyatt, සැබෑ නම Windham Rotunda "අනපේක්ෂිත ලෙස සමුගත්" බව සමාජ මාධ්‍යවල පළ කළේය.
හොලිවුඩ් නළු ඩ්වේන් ජොන්සන්, හෙවත් ‘ද රොක්‘ තරුවට උපහාර දැක්වූ අය අතර විය. X හි ලියමින් ජොන්සන් පැවසුවේ තමාට මෙය අසා "හදවත කම්පාවට" පත්වූ බවයි.

මෙම ක්‍රීඩකයා පැමිණියේ ඔහුගේ සීයා බ්ලැක් ජැක් මුල්ලිගන්, ඔහුගේ පියා මයික් රොටුන්ඩා සහ ඔහුගේ බාල සොහොයුරු බෝ ඩලස් ඇතුළු මල්ලවපොර ක්‍රීඩකයින්ගේ පවුලකිනි.
1987 මැයි 23 වන දින ෆ්ලොරිඩාවේ බෲක්ස්විල් හි උපත ලද වියට් උසස් පාසලේ රාජ්‍ය මල්ලවපොර ශූරයෙකු වූ අතර ට්‍රෝයි විශ්ව විද්‍යාලයට පාපන්දු ශිෂ්‍යත්වයක් ලබා ගත්තේය.
කෙසේ වෙතත්, ඔහු 2009 දී වෘත්තීය මල්ලවපොර ක්‍රීඩකයෙකු වීමට උපාධිය ලබා ගැනීමට පෙර ඔහු එම පාඨමාලාව හැර ගියේය.
2021 දී WWE වෙතින් ඔහු නිදහස් වූ පසු, පසුගිය ඔක්තෝම්බර් මාසයේදී Extreme Rules නමැති ඉසව්ව වෙත සම්බන්ධවූ අතර එහිදී ඔහු ඔහුගේ චරිතයේ නව අනුවාදයක් ආරම්භ කළේය.
ඔහු මෑතකදී රෝගාතුර වීම හේතුවෙන් මාස කිහිපයක් සියලු වැඩ වලින් මග හැරී සිටි නමුත් ඔහුගේ මරණයට පෙර WWE වෙත නැවත පැමිණීමට ආසන්නව සිටි බව Wrestling News වාර්තා කර තිබුණි.