මුහුදු කැස්බෑ මරණ ඩයිනමයිට් පුපුරවා මසුන් ඇල්ලීමෙන් සිදුවූ බවට සැකයක්

මසුන් ඇල්ලීමේ තහනම් ක්‍රමයක් වන ඩයිනමයිට් පිපිරවීම් පසුගිය සති කිහිපය තුළ සිදු වූ මුහුදු කැස්බෑවන් ගණනාවකගේ මරණයට හේතු විය හැකි බවට සැක කරන බව වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට (DWC) අනුයුක්ත ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙක් ඉරිදා ඉංග්‍රීසි පුවත්පතකට අදහස් දක්වමින් අනාවරණය කර තිබේ. මුහුදු කැස්බෑ මළ සිරුරු පිළිබඳ පශ්චාත් මරණ පරීක්‍ෂණවලින් මරණයට හේතුව පිපිරීම් බව සොයාගෙන ඇති බව ඔහු වාර්තා කළේය.

"අපි කැස්බෑ මළ සිරුරු 15 ක පමණ පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණ සිදු කරා, පිපිරීම් මගින් නිකුත් කරන ලද කම්පන තරංග හේතුවෙන් මරණ සිදුවී ඇති බව සොයා ගත්තා," නම් සඳහන් කිරීමට අකැමති DWC නිලධාරියා  පැවසීය.

වෙත අදහස් DWC අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් චන්දන සූරියබණ්ඩාර කියා සිටියේ විමර්ශන සිදුවෙමින් පවතින බැවින් ඊයේ (26) වන විට මරණයට නිල හේතුව හෙළි කළ නොහැකි නමුත් පිපිරීම් මසුන් ඇල්ලීමේ හැකියාවක් ඇති බවය.

“මෙම මරණ සිදුවූයේ කෙසේදැයි අපට හෙළි කළ නොහැක්කේ පරීක්ෂණ තවමත් සිදුවෙමින් පවතින නිසාත්, සොයාගැනීම් තවමත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කර නොමැති නිසාත්ය. නමුත් එවැනි පිපිරීම්වලින් මරණයට පත්වීමට ඉඩ තිබේ” ඔහු පැවසීය.

මේ අතර, සමුද්‍ර සංරක්ෂණ සංවිධානයක් වන ද පර්ල් ප්‍රොටෙක්ටර්ස් ද අදහස් දක්වමින් කියා සිටියේ මරණයට හේතුව බොහෝ දුරට හික්කඩුව ප්‍රදේශයේ සිදුවෙමින් පවතින පිපිරුම් කර මසුන් ඇල්ලීම බවයි.

“කළුතර සහ මීගමුව අතර බටහිර වෙරළ තීරයේ මෙම කැස්බෑ මළ සිරුරු හමුවී තිබෙනවා. මේ වන විට මුහුදු ප්‍රවාහය දකුණේ සිට උතුරට පවතින බැවින් හික්කඩුව අවට කොතැනක හෝ පිපිරීම් මසුන් ඇල්ලීමට බොහෝ දුරට ඉඩ තිබේ. ”මුතු ආරක්‍ෂක සම්බන්ධීකාරක මුදිත කටුවාවල පැවසීය.

පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණ වාර්තා නිකුත් කිරීමට ඩීඩබ්ලිව්සී අපොහොසත් වීම විවේචනය කරමින් කටුවාවල අවධාරනය කලේ  “පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණ වාර්තා නිකුත් නොකිරීමේ ඉතිහාසයක් ඔවුන්ට තියනවා. මෙම වාර්තාවල සොයාගැනීම් පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වේ.”

(The Sunday Morning ඇසුරිනි)