ඊයේ (30) න් පසු විදුලි කප්පාදුවට අවසර දී නැත - මහජන උපයෝගිතා කොමිසම

මහජන උපයෝගිතා කොමිසම මගින් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් දන්වා සිටින්නේ නොවැම්බර් 30 දක්වා විදුලි කප්පාදුව සිදු කරන්නට වේලාවන් ලබාදුන්නද අද දෙසැම්බර් 01 වනදා සිට ඉදිරියට කප්පාදුවක් සඳහා අනුමැතියක් ලබාදී නැති බවයි.
ඒ අනුව කාලසටහන ඉදිරිපත් කර නැත. එම නිවේදනය පහතින්   Read More>>