ශ්‍රී ලන්කන් යානයක කාර්මික දෝෂයක් නිසා ගුවන්ගතවී විනාඩි 05කින් යළි කටුනායකට

ගුවන්තොටුපොළෙන් ඉන්දියාවේ මදුරෙයි බලා ඊයේ (28දා) දින සවස පිටත් වූ ශ්‍රී ලන්කන් ගුවන් යානයක්, ගුවන් ගත වී විනාඩි 05ක කාලයකට පසුව යළිත් කටුනායක ගුවන්තොටුපළ වෙත ගොඩ බෑමකට ලක් කර ඇති බව ගුවන් තොටුපොළ කාර්ය භාර නිලධාරිවරයා ප්‍රකාශ කළේය.   Read More>>