විදුලි බිල ඉහළ නංවන්නේ නැති නම් විදුලි කප්පාදුව දවසට පැය 8 යි - කංචන

විදුලි බිල ඉහළ නංවන්නේ නැති නම් පවතින විදුලි කප්පාදුව දීර්ඝ කිරීමට සිදුවන බව විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර මහතා අද පාර්ලිමේන්තුවේදී සඳහන් කළේය.  Read More>>