ජේසීබී දාගෙන පොලොන්නරුව දිවුලාන රක්ෂිතය වනසලා

පොළොන්නරුව ජල ගැලුම් නිම්න ජාතික වනෝද්‍යානයට මායිම්ව, ප්‍රේරක කලාපයේ දිවුලාන රක්ෂිතයට ජේ.සී.බී. යන්ත්‍ර දෙකක් ඇතුළු අක්කර ගණනාවක රක්ෂිතය විනාශ කරමින් සිටි සැකකරුවන් දෙදෙනකු, එම ජේ.සී.බී. යන්ත්‍ර දෙකද සමග ඊයේ (30) අත්අඩංගුවට ගත් බව පොළොන්නරුව වනජීවි කාර්යාලය පවසයි.   Read More>>