ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රදේශ කිහිපයක වායු ගුණාත්මක බව දුර්වල වේ

අද (08) පෙරවරු 09.00 වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රදේශ කිහිපයක වායු  ගුණාත්මක භාවය දුර්වල  මට්ටම් කරා ළඟා වී ඇති බවත් සෞඛ්‍ය සම්පන්න නොවන බවත් ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය (NBRO) අනතුරු අඟවා ඇත.  Read More>>