PUCSL සභාපති විවේචනය කරමින් විදුලි බිල වැඩි කළ යුතු යැයි ජනපති කියයි

2013 වසරේ සිට මේ දක්වා රු බිලියන 300ක අලාභයක් විදුලිබල මණ්ඩලය ලබා ඇතැයි ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අද පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවසීය.ඒ අනුව විදුලි බිල යළි වැඩි කළයුතුව ඇතැයිද කීවේය.  Read More>>