පේරාදෙණිය OPD වෛද්‍යවරිය නිවසේදී ගෙළ වැළලාගෙන මියයයි

පේරාදෙණිය ශික්ෂණ රෝහලේ සේවය කරමින් සිටි වෛද්‍යවරියක කඩුගන්නාව, පිළිමතලාව ප්‍රදේශයේ පිහිටි ඇයගේ නිවසේදී ගෙළ වැළලාගෙන මියයාමේ සිදුවීමක් වාර්තාවේ.  Read More>>