හැටේ විශ්‍රාමයට එරෙහිව විශේෂඥ වෛද්‍යවරු නඩු මඟට

තමන් විශ්‍රාම ගැන්වීමේ වයස් සීමාව අවුරුදු 60 දක්වා අඩු කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලය ගෙන ඇති තීරණය බල රහිත කරන රිට් ආඥාවක් නිකුත් කර ලෙසට ඉල්ලා විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් 170 දෙනෙකු ගොනු කොට තිබූ රිට් පෙත්සම සලකා බැලූ අභියාචනාධිකරණය මේ සම්බන්ධයෙන් දෙසැම්බර් 13 වැනි දින අධිකරණය හමුවේ   Read More>>