රජයේ සේවකයින් වයස 60 දී අනිවාර්යයෙන් විශ්‍රාම ගත යුතුයි - ගැසට් කෙරේ

රාජ්‍ය සේවයේ අනිවාර්ය විශ්‍රාම ගැන්වීමේ වයස සම්බන්ධයෙන් වන රජයේ තීරණය ගැසට් නිවේදනයක් මගින් නිකුත් කර තිබේ.  Read More>>