11 හැවිරිදි අයියාගේ වායු රයිෆල් වෙඩිල්ලෙන් අවුරුදු දෙකේ නංගි රෝහලේ

අවුරුදු 11 ක් වයසැති පිරිමි දරුවකු වායු රයිෆලයකින් තම නිවස තුළ සිදුකර ඇති වෙඩි තැබීමකදී එම වෙඩි උණ්ඩය ඔහුගේ අවුරුදු 2 යි මාස 2 ක් වයසැති සහෝදරියට වැදී බරපතළ තුවාල ලබා ඇය රෝහල්ගත කර   Read More>>