ඛනිජ වැලි හිටපු සභාපතිගේ වාහනේ ලීටර් 80 ටැංකියට 100ක් වැදිලා

ලංකා ඛනිජ වැලි සමාගමේ හිටපු සභාපතිවරයාගේ වාහනයේ ඉන්ධන  ටැංකියේ ධාරිතාව ලිටර් 80ක් වුවද අවස්ථා ගණනාවකදීම ලිටර් 100ක් බැගින් ඉන්ධන ලබාගෙන ඇතැයි වවුචර් පත් මගින් තහවුරු වී ඇති බව විගණන වාර්තාවකින් අනාවරණය වේ.   Read More>>