කැලණිය හේමාස් බිල්ඩිමේ ගින්නක්

කැලණිය , ගල්බොරැල්ල වරාගොඩ පාරේ පිහිටි ගොඩනැගිල්ලක අද (05) උදෑසන 6.30ට පමණ ගින්නක් ඇතිවිය.  Read More>>