ලොව විශාලතම ගිනි කන්ද විදාරණය වීමත් සමඟ හවායිහි වරින්වර භූමිකම්පා

ලොව විශාලතම සක්‍රීය ගිනි කන්ද  වන හවායි හි මවුනා ලෝවා වසර 40 කට පමණ පසු පළමු වරට පුපුරා යාම සිදුවූයේ ඉරිදාය.දැන් වාර්තා වන්නේ ඒ අවට භූමිකම්පා විශාල වශයෙන් මතුව ඇති බවයි - ඉන් එකක් රික්ටර් මාපකයේ 4.2 ක භූමිකම්පාවක් විය.  Read More>>