තලිඩොමයිඩ් ඔසුව නිසා විපතට පත්වූවන්ගෙන් ඕස්ට්‍රෙලියානු රජය සමාව අයදියි

තලිඩොමයිඩ් යනු ගර්භනී කාන්තාවන්ට කාංසාව, නින්ද නොයාම සහ උදෑසන අසනීප සඳහා උපකාර කිරීම සඳහා නිර්දේශ කරන ලද ඔසුවකි . ලොව පුරා සිටින ගැබිනි මව්වරුන්ට වෛද්‍යවරුන් සහ රසායනඥයින් විසින් සහතික කරන ලද අතර මෙම ඖෂධය ඔවුන්ට සහ ඔවුන්ගේ දරුවාට සම්පූර්ණයෙන්ම ආරක්ෂිත බව කලකට ඉහත වෙළඳ දැන්වීම් මගින් සහතික විය.   Read More>>