කුරුණෑගල හා කළුතර රෝහල් සී.ටී. යන්ත්‍ර අක්‍රිය වී කෝටි 5 1/2 ක අමතර වැයක්

කුරුණෑගල ශික්‍ෂණ රෝහලේ සහ කළුතර මහ රෝහලේ සී.ටී. යන්ත්‍ර අක්‍රීය වීම නිසා අදාළ පරීක්‍ෂණ පෞද්ගලික අංශයෙන් සිදුකර ගැනීමට රුපියල් කෝටි පහමහාරකට අධික මුදලක් මේ වනවිට වියදම් කර තිබෙන බව රජයේ විකිරණ විද්‍යා තාක්‍ෂණවේදීන්ගේ සංගමය සදහන් කරයි.  Read More>>