කැලණි සරසවිය ගැටුමට හේතුව සිකියුරිටි කළ අපයෝජනයක්

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ආරක්‍ෂක නිලධාරීන් හා විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් අතර ඇති වී තිබෙන මතභේදාත්මක තත්ත්වයක් නිසා මේ වනවිට කැලණිය සරසවිය වැසී ගොස් තිබේ.
කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ සිසුන් පිරිසක් එහි ආරක්ෂක නිලධාරියකු  3වනදා අලුයම පැහැරගෙන ගොස් පහරදී තුවාල සිදු කර තිබුණි. ඔහු නේවාසිකාගාරයේ නිදා සිටියදී  අලුයම පැමිණ සිසුන් පිරිසක් ඔහු අවදි කර පිටතට ගෙන යතුරුපැදියක බලහත්කාරයෙන් නංවාගෙන විශ්වවිද්‍යාල ශාරීරික සුවතා මධ්‍යස්ථානයට රැගෙන ගොස් මෙම පහරදීම කර ඇති බව වාර්තා විය.  Read More>>