ඕනෑම අයෙකුට අවුකන පිළිමයට සිවුරු පෙරවිය හැකිද?

ක්‍රි.ව 5 වන සියවසේ ධාතුසේන රජු විසින්, කලාවැව අවුකන ගම්මානයේ බටහිර දිසාවේ ඉදිකරවා ඇති අවුකන බුදු පිළිමය, පුරාණ ප්‍රතිමා නිර්මාණකරණය අනුව සම්මතයන් තුළ කරන ලද නිර්මාණයක් ලෙස විද්වත්හු අගය කරති. වැවයි දාගැබයි නමැති සිංහල බෞද්ධ හැදියාව  වෙනුවට, වැවයි පිළිමයයි යනුවෙන් වෙනස් මගක සංස්කෘතියක් විදහා දැක්වීමට එදා කෘෂිකර්මාන්තයට මහත් මෙහෙයක් කළ ධාතුසේන රජතුමා නැඹුරු වන්නට ඇතැයි ඉතිහාසය දක්වයි. අනුරාධපුර යුගයේ අග භාගය අඳුරු කාලපරිච්ජේදයක් වූ බැවින් , මෙම පිළිම නිර්මාණය ක්‍රි.පූ 3 හෝ 4වන සියවස් තුළ කෙරෙන්නට ඇතැයි මහාචාර්ය පරණවිතාන සූරීහු දක්වයි.
Read More>>