වාර්තාගත ලොව උණුසුම්ම වසර ලෙස 2023 විද්‍යාඥයෝ නම් කරති

මේ වසරේ දී පෘථිවි උෂ්ණත්වය  ප්‍රස්ථාරවලින් බැහැර වී ඇති අතර, ඒ අනුව 2023 යනු නිල වශයෙන් වාර්තාගත උණුසුම්ම වසර වනු ඇති බවට විද්‍යාඥයන්  දැනටමත් තහවුරු කර ඇත.

යුරෝපීය සංගමයේ කොපර්නිකස් දේශගුණික විපර්යාස සේවාවේ විශ්ලේෂණයට අනුව මෙම වසරේ ගෝලීය උෂ්ණත්වය පූර්ව කාර්මික මට්ටමට වඩා සෙල්සියස් අංශක 1.4 ට වඩා වැඩි වනු ඇත.
Read More>>