වැල්ලවත්තේදී දුම්රියේ ගැටී ඉන්දියානු ඉංජිනේරුවෙක් මරුට

දෙහිවල සිට කොළඹ බලා ධාවනය වූ දුම්රියක වැල්ලවත්ත මුහුදුබඩ ප්‍රදේශයේදී ඉකුත් 1දා ගැටී ඉන්දියානු ජාතික ඉංජිනේරුවකු (57) මියගොස් ඇතැයි වැල්ලවත්ත පොලිසිය පවසයි.මෙලෙස මියගොස් ඇත්තේ ජෝසි විජේස්වර් රත්නචන්ද්‍රන් නමැති පුද්ගලයෙකි.   Read More>>