හෙන්රි කිසිංගර් අභාවප්‍රාප්තවේ

ඇමරිකානු ජනපතිවරුන් වන  නික්සන් සහ ෆෝඩ් පාලන සමයන්හිදී ඇමරිකාවේ ඉහළම රාජ්‍ය තාන්ත්‍රිකයෙකු සහ ජාතික ආරක්ෂක උපදේශක ලෙස සේවය කළ හෙන්රි කිසිංගර් වයස අවුරුදු 100 දී දිවි හැර ගිය බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා සඳහන් කරයි.  Read More>>