අවුකන පිලිරුවට සිවුර දැමූ ආයුර්වේද වෛද්‍ය කතා කරයි

අවුකන බුද්ධ ප්‍රතිමාවට සිවුරක් පොරවා තමා වරදක් නොකළ බව එම සිවුර පෙරෙවුවා යැයි කියන ආයුර්වේද වෛද්‍ය වනසිංහ ඒ. අමරනන්ද පවසයි.  Read More>>