පිලිපීනයේ 7.5 භූමිකම්පාවක් - පිලිපීනයට හා ජපානයට සුනාමි අනතුරු ඇඟවීම්

සෙනසුරාදා (2) පිලිපීනයේ මින්ඩනාඕ හි රිච්ටර් මාපක 7.5 ක භූමිකම්පාවක් ඇති වූ අතර, යුරෝපීය-මධ්‍යධරණී භූ කම්පන මධ්‍යස්ථානය (EMSC) පැවසුවේ, කිලෝමීටර් 63 (සැතපුම් 39) ගැඹුරකදී, සුනාමිය පිලිපීනයට සහ ජපානයට ඉක්මනින් පහර දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන බවයි.  Read More>>