ජාතික රෝහලේ හදිසි අනතුරු ඒකකයේ දෙවන විකිරණ යන්ත්‍රයත් බිඳවැටිලා

කොළඹ ජාතික රෝහලේ හදිසි අනතුරු ඒකකයේ පැවැති දෙවන විකිරණ යන්ත්‍රයත් බිඳවැටීම නිසා රෝගී ජනතාව  දැඩි දුෂ්කරතාවන්ට පත්වන බව රජයේ විකිරණවිද්‍යා තාක්ෂණවේදීන්ගේ සංගමය සදහන් කරයි.
Read More>>