රු.බි. 2 බැගින් වූ මත්තල වාර්ෂික පාඩුව රු.බි. 1.1 දක්වා අඩු කිරීම ජයක් - ඇමති නිමල් සිරිපාල

2017 සිට 2020 දක්වා මත්තල ගුවන්තොටුපොළේ පාඩුව වාර්ෂිකව රුපියල් බිලියන 02 බැගින් වාර්තා වුවද, 2023 වනවිට එම පාඩුව රුපියල් බිලියන 1.1ක් දක්වා අඩු කර ගැනීමට කටයුතු කර තිබෙන බව වරාය, නාවික හා ගුවන් සේවා අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා පැවසීය.
Read More>>