ඩයනා, රෝහණ සහ සුජිත් තිදෙනාටම මාසයක පාර්ලිමේන්තු තහනමක්

පසුගියදා අසභ්‍ය වචන හසුරුවමින් පාර්ලිමේන්තු පරිශ්‍රය තුළ දී කලහාකාරී හැසිරීමක නිරතවූ රාජ්‍ය ඇමැති ඩයනා ගමගේ සහ සමගි ජන බලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් වන රෝහණ බණ්ඩාර සහ සුජිත් සංජය පෙරේරා යන තිදෙනාම එම ආරවුල සම්බන්ධයෙන් වරදකරුවන් බව  පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාද කමිටුව හමුවේ පැවති පරීක්ෂණයේදී නිගමනය වී තිබේ.  Read More>>