දියගම ක්‍රීඩාපිටිය කෝටි 487 ක් ගිලලා

දියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා සංකීර්ණයේ රුපියල් කෝටි 487ක් වැය කර ඉදිකර ඇති මීටර් 400 කෘත්‍රිම ධාවන පථය භාවිත කළ නොහැකි පරිදි පළුදු වී ඇති බව විගණන වාර්තාවක දැක්වේ.පැරැණි ධාවන පථය පිහිටි ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ වහලය ගැලවී ගොස් ඇති බවද එහි සඳහන් වේ.  Read More>>