ගෑස් ලිප් පිපිරීම් වලට වසර 2යි වින්දිතයින්ට තවමත් වන්දි නෑ

ගෑස්වල ප්‍රමිතිය සම්බන්ධ ගැටලු නිසා ගෑස් ළිප් පිපිරීම් සිදු වී මේ මාසයට වසර දෙකක් ගත වී ඇතත් වින්දිතයන්ට තවමත් කිසිදු වන්දි මුදලක් ලබාදී නොමැති බව ගෑස් වින්දිතයන්ගේ සංගමය සඳහන් කරයි.  Read More>>