ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණ තුනකට එල්.ඊ.ඩී. තිර තුනක් ගෙන්වීමේ දී විශාල පරිමාණයේ තීරුබදු වංචාවක්

ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණ තුනකට එල්.ඊ.ඩී. තිර තුනක් ගෙන්වීමේ දී විශාල පරිමාණයේ තීරුබදු වංචාවක් සිදුවී ඇති බවත් ඒ සම්බන්ධයෙන් විධිමත් විමර්ශනයක් පවත්වන ලෙස බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින බවත් විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී ඊයේ (1) පැවසීය.  Read More>>