මිරිස් කොටුවේ ඇටවූ විදුලි වැටට තාත්තාත් -දුවත් බිලි

තම වගාබිමේ ආරක්ෂාවට යොදා තිබූ විදුලි රැහැනක පැටළුණු කොත්මලේ, කොටගේපිටිය, මාඉප්පල ගමේ තිස් දෙහැවිරිදි පියකු හා ඔහුගේ තුන් හැවිරිදි දියණියක ගම්පොල රෝහලට ඇතුළත් කිරීමෙන් පසු මියගොස් ඇති බව පුස්සැල්ලාව පොලිසිය පවසයි. මෙසේ මියගොස් ඇත්තේ සුනිල් ශාන්ත කුමාර නමැති පියකු හා ඔහුගේ දියණිය එස්.එම්. අහින්නියා නමැති දැරියක බව පොලිසිය කියයි.  Read More>>