ටැන්සානියාවේ නායයෑම් හේතුවෙන් පුද්ගලයන් 47 දෙනෙකු මරුට

උතුරු ටැන්සානියාවේ ගංවතුර හේතුවෙන් ඇති වූ නායයෑම් තත්වයක් නිසා අවම වශයෙන් පුද්ගලයින් 47 දෙනෙකු මියගොස් තවත් 85 දෙනෙකු තුවාල ලබා ඇති බව එරට ප්‍රාදේශීය නිලධාරියෙකු  වාර්තා කර ඇත.  Read More>>