හන්තාන නැග්ග රාගම වෛද්‍ය පීඨයේ 181ක් මඟ වැරැදී අතරමං වුණ හැටි

මහනුවර හන්තාන කන්ද තරණය කරමින් සිටි රාගම වෛද්‍ය පීඨයේ සිසු සිසුවියන් එකසිය අසූ එක්දෙනකු හා මඟ පෙන්වන්නන් ලෙස කටයුතු කළ පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ සිසුන් දෙදෙනකු අයහපත් කාලගුණය සමඟ මඟ වැරදී පැය දහයකට අධික කාලයක් අතුරුදහන් වී සිටියදී මහනුවර පොලිසිය හා යුද හමුදාව එක්ව ඔවුන් මුදාගැනීමට කටයුතු කරන ලදි.   Read More>>