පිළිකා එන්නත්වලිනුත් කෝටි 11ක් ගරලා

ස්නායු රෝගීන් සදහා භාවිත කරන “ඉමියුනෝග්ලෝබින්" නමැති ප්‍රමිතියෙන් තොර ප්‍රතිදේහ එන්නත් රජයේ රෝහල්වලට බෙදා හැරීමෙන් රුපියල් කෝටි ගණනක් වංචා කිරීම සහ රෝගී ජීවීත අනාරක්‍ෂිත තත්වයකට පත් කිරිම සම්බන්ධයෙන් විමරිශන කරද්දී, පිළිකා රෝගීන් සදහා භාවිත කරන “රිටොක්සිනන්” නමැති ප්‍රමිතියෙන් තොර ප්‍රතිදේහ එන්නත් ආනයනය කර රුපියල් කෝටි 11 කට ආසන්න මුදලක් වංචා කිරීමේ සිද්ධියක් ද   Read More>>