ඕමානයේ දී දිවි නසාගත්තැයි කියා ආනමඩුවේ කතකගේ සිරුර එවලා

ඕමාන් රාජ්‍යයේ ගෘහ සේවිකාවක ලෙස සේවයට ගිය ආණමඩුව කුමාරගම 39 හැරිදි අවිවාහක කාන්තාවක පස් මහල් ගොඩනැගිල්ලකින් පැන දිවි නසාගත් බව පවසමින් ඇයගේ සිරුර මෙරටට එවා ඇතැයි ඥාතීහු පවසති.
ආණමඩුව කුමාරගම පදිංචි 39 හැවිරිදි ජේ.ඒ. ශිරෝමි ප්‍රදිප් ජයකොඩි නමැති අවිවාහක කාන්තාවකගේ සිරුර මෙලෙස ඥාතීන්ට බාර දී තිබේ.   Read More>>