වැලිකන්දේදී බස් රථයක් පෙරැළී 30 ක් රෝහලේ

පොලොන්නරුවේ වැලිකන්ද මුතුවැල්ල ප්‍රදේශයේ දී පෞද්ගලික සහල් මෝලක සේවකයින් ප්‍රවාහනය කරමින් තිබූ බස් රථයක්
අද (30) උදෑසන  7 ට පමණමාර්ගයෙන් ඉවතට පැන බෑවුමකට පෙරළී තිබේ.  Read More>>