ඉන්දියාවේ උමගක සිරව සිටි 41 දෙනාම බේරාගනී

නොවැම්බර් 12 වැනිදා නායයාමකින් උතුරු ඉන්දියාවේ උමගක සිරවී සිටි ඉදිකිරීම් කම්කරුවන් 41 දෙනාම බේරාගෙන තිබෙන බව අද (28) සන්ධ්‍යා කාලයේ වාර්තා විය.  උත්තරකාන්ද් ප්‍රාන්තයේ කඩා වැටුණු උමඟේ සුන්බුන් අතරින් ඇතුළු කර ඇති විෂ්කම්භය 90cm (අඩි 3) නලයක් හරහා නිස්සාරණය කර මෙම බේරාගැනීමේ මෙහෙයුම සාර්ථකව සිදු කර ඇත.  Read More>>