ඉම්රාන් ඛාන්ගේ හිටපු උපදේශකයාට බ්‍රිතාන්‍යයේදී ඇසිඩ් ප්‍රහාරයක්

සිරගත කර සිටින පාකිස්ථාන හිටපු අගමැති ඉම්රාන් ඛාන්ගේ උපදේශකයෙකු පවසන්නේ ඔහු බ්‍රිතාන්‍යයේ පිහිටි ඔහුගේ නිවසින් පිටතදී ඇසිඩ් ප්‍රහාරයකට ගොදුරු වූ බවයි.

Mirza Shahzad Akbar [Mirza Shahzad Akbar යනු ඉම්රාන් ඛාන්ගේ උපදේශකවරයා ලෙස සේවය කළ පාකිස්තාන දේශපාලනඥයෙක් සහ නීතිඥයෙකි.]ඔහු සදහන් කලේ  ප්‍රහාරයට යොදාගත් රසායනික ද්‍රව්‍ය ඔහුගේ දෑස් මතට නොවැටුන නමුත් ඔහුගේ සිරුරේ තුවාල ඇති වීමට එය බලපෑ බවයි.   Read More>>