මාදම්පේ බස්-ලොරි අනතුරින් වෛද්‍ය සේපාලිකා මරුට

මාදම්පේ, කරුක්කුලිය ප්‍රදේශයේදී සිදුවූ ලංගම බස් රථයක් සිමෙන්ති පැටවූ ලොරි රථයක ගැටීමෙන් සිදුවූ අනතුරින් බරපතළ තුවාල ලබා කොළඹ ජාතික රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටි හලාවත රෝහලේ නොමේරූ ළදරු ඒකකයේ සේවය කළ වෛද්‍යවරිය ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටියදී පෙරේදා (15) මරණයට පත්ව ඇත.  Read More>>