තායිලන්ත ග්‍රෑන්ඩ් හයිට් හෝටල කාමරයක සංචාරකයින් හය දෙනෙකු මැරිලා

තායිලන්තයේ බැංකොක් නුවර ප්‍රකට තරු පන්තියේ හෝටලයක් වන  Grand Hyatt Erawan හෝටලයේ කාමරයේ තිබී විදෙස් ජාතිකයින් 6 දෙනෙකුගේ මළ සිරුරු හමුවී තිබේ.
මේ අය කාමරයට ගෙන්වා ආහාර ලබාගත් ආකාරයක් හඳුනාගන්නට ලැබෙන අතර එහි තිබූ තේ කෝප්ප සියල්ලේ අධික ලෙස සයනයිඩ් විෂ අඩංගුවී ඇති බව පරීක්ෂණ වලදී අනාවරණය වේ.  Read More>>