ජනාධිපතිට සිය ධුර කාලය තුළ සජබ දෙකට කඩන්න බැරිවුණා

රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ජනාධිපති ධුරය දැරූ අවුරුදු 02ක කාලය තුළ කාරණා 03ක් කිරීමට නොහැකි වූ බව සමගි ජන බලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එස්.එම්.මරික්කාර් මහතා පැවසීය.ඒ අනුව සමගි ජන බලවේගය දෙකට කැඩීම,   Read More>>