ඩ්‍රෝන කැමරාවකින් අග්බෝ ඇතා වීඩියෝ කළැයි අල්ලන්නලු

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් සේවා අධිකාරියේ නිසි අවසරයක් ලබා නොගෙන තිරප්පනේ පොලිස් වසමේ ඇතුන්ගම ප්‍රදේශයේ ඉහළ අහසට ග්‍රෑම් 750ක් පමණ බරැති අධිතාක්ෂණික ඩ්‍රෝන කැමරාවක් නීතිවිරෝධීව ගුවන්ගත කර ඇතුන්ගම ප්‍රදේශයේ සැරිසරමින් සිටි අග්බෝ ඇතා වීඩියෝගත කිරීමේ සිද්ධියට අදාළ නඩුවේ සැකකරුට එරෙහිව චෝදනා ගොනු කරන ලෙස අනුරාධපුර ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් සහ අතිරේක දිසා විනිසුරු නාලක සංජීව ජයසූරිය මහතා තිරප්පනේ පොලීසියට ඊයේ (18දා) නියෝග කළේය.    Read More>>