හිරුණිකාට බරපතල වැඩ ඉවත් කර සාමාන්‍ය වාට්ටුවට මාරුවක්

හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිනී හිරුණිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර මහත්මිය – වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ වැඩ අංශයේ සිට ඊයේ (15) නැවත වරක් සාමාන්‍ය වාට්ටුවකට මාරු කෙරුණු බව බන්ධනාගාර මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කොමසාරිස් ගාමිණී බී. දිසානායක මහතා පැවසීය.   Read More>>