CEB ලොක්කාගේ වැඩබැලීම උසාවියෙන් අත්හිටුවයි

ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ අතිරේක සාමාන්‍යාධිකාරී ධුරයේ වැඩ ආවරණය කිරීමට විදුලි ඉංජිනේරු ඩබ්ලිව්. ජයරත්න මහතා පත්කිරීමට ගත් තීරණය ක්‍රියාත්මක කිරීම අත්හිටුවමින් අභියාචනාධිකරණය ඊයේ (23) අතුරු තහනම් නියෝගයක් නිකුත් කළේය.  Read More>>