මික්ස්ෆෘට් ජූස් සීනි මට්ටම නොදැමූවැයි The Fab ට නඩු

සීනි මට්ටම දැක්වෙන වර්ණ සංකේත ඇතුළු සංඝටක සඳහන් නොකර ආහාර විකිණීමට ඉදිරිපත් කරන ලදැයි ෆැබ් ‍ෆුඩ් සමාගම සහ එහි අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයට  එරෙහිව ගොතටුව සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය මගින් අධිකරණය හමුවේ ඊයේ (17 වැනිදා) නඩුවක් පවරන ලදී.  Read More>>