කොළඹ වෝඩ් පෙදෙසෙන් හමුවූ මළ සිරුර - ත්‍රීවීල් වලියක ප්‍රතිඵලයක්

කොළඹ වෝඩ් පෙදෙසේ ජාතික දන්තායතනය ඉදිරිපිට නවතා තිබූ ත්‍රිරෝද රථයක් තුළ තිබී තියුණු ආයුධවලින් පහරදී ඝාතනය කළ පුද්ගලයෙකුගේ සිරුරක් අද (23) උදෑසන හමුවූ අතර මේ ගැන ‍සිදුකළ පොලිස් පරීක්ෂණ අනුව ඝාතනය සම්බන්ධ වැඩිවිස්තර අනාවරණය කරගෙන තිබේ.   Read More>>