වසර 4 කට ඇතුළට ගිය ඥානසාර හිමි මාස 4 න් එළියට

බරපතළ වැඩසහිත වසර හතරක සිරදඬුවම් නියම වී බන්ධනාගාර රෝහලේ රැඳී සිටි පූජ්‍ය ගලගොඩ අත්තේ ඥානසාර හිමියන් ඇප මත මුදා හැරීමට අභියාචනාධිකරණය නියම කර තිබෙන බව වාර්තා වේ.   Read More>>