ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි ස්ථාවර තැන්පත් පොලිය 7% දක්වා පහතට

ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන්ගේ ස්ථාවර තැන්පත් පොලිය මේ වන විට 7% දක්වා පහත වැටී තිබෙන බවත් මේ නිසා ලක්ෂ තිහකට ආසන්න ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් දැඩි දුෂ්කරතාවන්ට පත්ව සිටින බවත් විශ්‍රාමිකයන්ගේ හිමිකම් සුරැකීමේ ජාතික සංවිධානය සඳහන් කරයි.  Read More>>