මැණික්ගේ තත්වය නරක අතට - රෝහලට මල් වඩමක් - KPI උපන්දින සැමරුම ජයට

අතුරුගිරියේදී වෙඩි ප්‍රහාරයෙන් මියගිය සුරේන්ද්‍ර වසන්ත පෙරේරා නොහොත් ක්ලබ් වසන්තගේ බිරිද මැණික්ගේ තත්වය සතුටුදායක නැතැයි කළුබෝවිල රෝහල් ආරංචි මාර්ග පවසයි. නන්නාඳුනන පුද්ගලයකු හෝ පිරිසක් ඉකුත් දිනයක ඇයට මල්වඩමක් යවා ඇතැයි පැවසෙන අතර එම සිද්ධියෙන් පසු රෝහල අවට විශේෂ ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කර ඇතැයි දැනගන්නට ඇත.
Read More>>