තෙවැනි වරටත් කොවිඩ් හැදුණ බයිඩන් ජනපති සටනින් ඉවත්වන ලකුණු

ඇමරිකානු ජනාධිපති ජෝ බයිඩන් කොවිඩ්19 රෝගයට තෙවැනි වරටත් ගොදුරුව ඇතැයිද මෘදු රෝග ලක්ෂණ අත්විඳිමින් සිටින බවද ඔහුගේ මාධ්‍ය ලේකම්වරයා මාධ්‍ය වෙත පවසා තිබේ.
81 හැවිරිදි ජනාධිපතිවරයාට මීට පෙර දෙවරක් වෛරසය ආසාදනයවී ඇති අතර එන්නත් ලබා දී තිබුණි.
Read More>>