කතරගම තදබදය මැද දෙදෙනෙක් මියගිහින්

ඓතිහාසික රුහුණු කතරගම දේවාලයේ පෙරහර නරඹමින් සිටි දෙදෙනකු පෙරේදා (20) හදිසියේ මියගොස් ඇතැයි කතරගම පොලිසිය කියයි. පූජා භූමිය එදින රාත්‍රී 7 පමණ වන විට පිරි ඉතිරි ගොස් අංක දෙක පාලම සීමාව බැතිමතුන්ගේ දැඩි තදබදයත් දක්නට ලැබුණු බවත්,  Read More>>