දින 75 කට පසු සරසවි යළි අද සිට ඇරඹේ

දින හැත්තෑ පහකට පසු සියලු විශ්වවිද්යාල කටයුතු අද සාමාන්‍ය පරිදි ආරම්භ වෙයි. විශ්වවිද්යාල අනධ්යන සේවකයින්ගේ වැඩ වර්ජනය තාවකාලිකව අවසන් වීම හේතුවෙන් විශ්වවිද්යාල වෘත්තීය සමිති ඒකාබද්ධ කමිටුවේ සම සභාපති ධම්මික එස්. ප්‍රියන්ත මහතා පැවසුවේ  සිය ඉල්ලීම් සම්බන්ධයෙන් විශ්වවිද්යාල ප්රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේදී එකඟතා ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීමෙන් පසු වැඩ වර්ජනය තාවකාලිකව අවසන් කළ බවයි.  Read More>>